<script>
  import Vue from 'vue'
	export default {
    globalData: {
      // 全局设置状态栏和导航栏高度
      statusBarH: 0,
      customBarH: 0,
      screenHeight: 0,
    },
		onLaunch: function() {
      uni.getSystemInfo({
        success: (e) => {
          // 获取手机状态栏高度
          let statusBar = e.statusBarHeight
          let customBar
          
          // #ifndef MP
          customBar = statusBar + (e.platform == 'android' ? 50 : 45)
          // #endif
          
          // #ifdef MP-WEIXIN
          // 获取胶囊按钮的布局位置信息
          let menu = wx.getMenuButtonBoundingClientRect()
          // 导航栏高度 = 胶囊下距离 + 胶囊上距离 - 状态栏高度
          customBar = menu.bottom + menu.top - statusBar
          // #endif
          
          // #ifdef MP-ALIPAY
          customBar = statusBar + e.titleBarHeight
          // #endif
          
          // 注意：此方法不支持原生Nvue页面
          Vue.prototype.statusBarH = statusBar
          Vue.prototype.customBarH = customBar
          Vue.prototype.screenHeight = e.screenHeight
          
          // 支持nvue页面写法（兼容H5/小程序/APP/APP-Nvue）
          this.globalData.statusBarH = statusBar
          this.globalData.customBarH = customBar
          this.globalData.screenHeight = e.screenHeight
        }
    })
    },
		onShow: function() {},
		onHide: function() {}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import '@/uni_modules/uni-scss/index.scss';
	/* #ifndef APP-NVUE */
	@import '@/static/customicons.css';
	// 设置整个项目的背景色
	page {
		background-color: #f5f5f5;
	}

	/* #endif */
	.example-info {
		font-size: 14px;
		color: #333;
		padding: 10px;
	}
</style>
