
CREATE TABLE system_log	-- 系统日志表
(
id				INT	AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,	-- 主键记录编号
optModel		VARCHAR(50) NOT NULL,						-- 操作模块
optType			VARCHAR(50) NOT NULL,						-- 操作类型
optContent		VARCHAR(5000) NOT NULL,						-- 操作内容
optDate			datetime,									-- 操作时间
optStatus		INT	NOT NULL								-- 操作状态()
);

CREATE TABLE user_log	-- 用户日志表
(
id				INT	AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,	-- 主键记录编号
optUserType		INT NOT NULL,								-- 操作用户类型(1:游客    2:用户)
optUser			VARCHAR(50),								-- 操作用户(当游客登录时填 -1)
optModel		VARCHAR(50) NOT NULL,						-- 操作模块
optType			VARCHAR(50) NOT NULL,						-- 操作类型
optContent		VARCHAR(5000) NOT NULL,						-- 操作内容
optDate			datetime,									-- 操作时间
optStatus		INT	NOT NULL								-- 操作状态()
);

CREATE TABLE log_dictionary	-- 日志字典表
(
id				INT	AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,	-- 主键记录编号
dicCode			VARCHAR(10) NOT NULL,						-- 字典值编码
dicText			VARCHAR(50),								-- 字典值名称
dicType			VARCHAR(50),								-- 字典值类型
parentCode		VARCHAR(10),								-- 父编码(为空则没有父编码)
dicStatus		INT	NOT NULL								-- 状态(1:启用  2:停用)
);
CREATE UNIQUE INDEX Index_log_dictionary_diccode ON log_dictionary (dicCode);	-- 创建索引
